From 6e056705d1f4136b8277696629210162ab20a756 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: mjkwiatkowski <mati.rewa@gmail.com>
Date: Tue, 7 Jul 2026 12:54:49 +0200
Subject: style: changed the thesis line spacing back to how it was

---
 sources/dt_features_comparison.tex | 20 ++++++++++----------
 1 file changed, 10 insertions(+), 10 deletions(-)

(limited to 'sources/dt_features_comparison.tex')

diff --git a/sources/dt_features_comparison.tex b/sources/dt_features_comparison.tex
index 143ae3e..788382d 100644
--- a/sources/dt_features_comparison.tex
+++ b/sources/dt_features_comparison.tex
@@ -2,26 +2,26 @@
 	\resizebox{\columnwidth}{!}{
 		\begin{tabular}{lm{0.2\linewidth}m{0.25\linewidth}m{0.3\linewidth}l}
 			\toprule
-			Project                                         & Simulation Technique                         & Focus                                                                          & Stakeholders                              & Modelling Capability                                                                                                                                                                                        \\
+			Project                                         & Simulation Technique                         & Focus                                                    & Stakeholders                              & Modelling Capability                                                                                                                                            \\
 			\midrule
-			ExaDigiT~\cite{DBLP:conf/sc/BrewerMKWBHSGGW24}  & CFD/HT, AI/ML                                & Energy Loss\newline Prediction,\newline \fcolorbox{Red}{white}{Heat Modelling} & HPC Engineers and Operators               & \fcolorbox{Red}{white}{3D\textsuperscript{$\star$}}, \fcolorbox{Red}{white}{CH\textsuperscript{$\ddagger$}}, VP\textsuperscript{$\star$}, PE\textsuperscript{$\ddagger$}, RA, SE\textsuperscript{$\dagger$} \\
+			ExaDigiT~\cite{DBLP:conf/sc/BrewerMKWBHSGGW24}  & CFD/HT, AI/ML                                & Energy Loss\newline Prediction,\newline {Heat Modelling} & HPC Engineers and Operators               & {3D\textsuperscript{$\star$}}, {CH\textsuperscript{$\ddagger$}}, VP\textsuperscript{$\star$}, PE\textsuperscript{$\ddagger$}, RA, SE\textsuperscript{$\dagger$} \\
 			\midrule
-			SmartDC~\cite{DBLP:conf/noms/ZhangZLZWC22}      & CFD/HT, BIM, AI/ML                           & \fcolorbox{Red}{white}{Heat Modelling},\newline PUE optimization               & Cloud Datacenter Engineers                & \fcolorbox{Red}{white}{CH\textsuperscript{$\dagger$}}, PE, \fcolorbox{Red}{white}{3D\textsuperscript{$\star$}}                                                                                              \\
+			SmartDC~\cite{DBLP:conf/noms/ZhangZLZWC22}      & CFD/HT, BIM, AI/ML                           & {Heat Modelling},\newline PUE optimization               & Cloud Datacenter Engineers                & {CH\textsuperscript{$\dagger$}}, PE, {3D\textsuperscript{$\star$}}                                                                                              \\
 			\midrule
-			DyTwin~\cite{DBLP:conf/sc/TaheriBPRHDEWPM24}    & Gaussian Process Regression, AI/ML           & Anomaly Detection                                                              & Cloud Datacenter Operators                & A\textsuperscript{$\star$}, FD, VP\textsuperscript{$\star$}, SE\textsuperscript{$\dagger$}                                                                                                                  \\
+			DyTwin~\cite{DBLP:conf/sc/TaheriBPRHDEWPM24}    & Gaussian Process Regression, AI/ML           & Anomaly Detection                                        & Cloud Datacenter Operators                & A\textsuperscript{$\star$}, FD, VP\textsuperscript{$\star$}, SE\textsuperscript{$\dagger$}                                                                      \\
 			\midrule
-			ChatTwin~\cite{DBLP:conf/sensys/LiW0Z0T23}      & \textbf{\footnotesize?}                      & Digital Twin\newline Definition Language                                       & Cloud Datacenter Engineers                & \fcolorbox{Red}{white}{ 3D\textsuperscript{$\star$}}                                                                                                                                                        \\
+			ChatTwin~\cite{DBLP:conf/sensys/LiW0Z0T23}      & \textbf{\Large \sffamily?}                   & Digital Twin\newline Definition Language                 & Cloud Datacenter Engineers                & { 3D\textsuperscript{$\star$}}                                                                                                                                  \\
 			\midrule
-			Reducio~\cite{DBLP:conf/sensys/CaoW0022}        & POD, Gaussian\newline Process Modelling (ML) & \fcolorbox{Red}{white}{Heat Modelling}                                         & Edge and Hyper-scale Datacenter Operators & \fcolorbox{Red}{white}{CH\textsuperscript{$\ddagger$}, 3D\textsuperscript{$\star$}}, SE                                                                                                                     \\
+			Reducio~\cite{DBLP:conf/sensys/CaoW0022}        & POD, Gaussian\newline Process Modelling (ML) & {Heat Modelling}                                         & Edge and Hyper-scale Datacenter Operators & {CH\textsuperscript{$\ddagger$}, 3D\textsuperscript{$\star$}}, SE                                                                                               \\
 			\midrule
-			NetGraph~\cite{DBLP:conf/sigcomm/HongWDSSHZY21} & Graphs                                       & Network Management                                                             & Cloud Datacenter Operators                & VP\textsuperscript{$\star$}, RA\textsuperscript{$\star$},
-			N\textsuperscript{$\star$}, SE\textsuperscript{$\dagger$}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 \\
+			NetGraph~\cite{DBLP:conf/sigcomm/HongWDSSHZY21} & Graphs                                       & Network Management                                       & Cloud Datacenter Operators                & VP\textsuperscript{$\star$}, RA\textsuperscript{$\star$},
+			N\textsuperscript{$\star$}, SE\textsuperscript{$\dagger$}                                                                                                                                                                                                                                                                                                               \\
 			\midrule
-			Kalibre~\cite{DBLP:conf/sensys/WangZD0TCWZ20}   & CFD/HT, ML                                   & \fcolorbox{Red}{white}{Heat Modelling}                                         & Cloud Datacenter Engineers                & \fcolorbox{Red}{white}{CH\textsuperscript{$\ddagger$}, 3D\textsuperscript{$\star$}}                                                                                                                         \\
+			Kalibre~\cite{DBLP:conf/sensys/WangZD0TCWZ20}   & CFD/HT, ML                                   & {Heat Modelling}                                         & Cloud Datacenter Engineers                & {CH\textsuperscript{$\ddagger$}, 3D\textsuperscript{$\star$}}                                                                                                   \\
 			\bottomrule
 		\end{tabular}
 	}
-	\caption{\textbf{Table 1.1:} Comparison of selected datacenter digital twins. \textbf{Modelling capability:} \textcolor{Red}{3D = Visualizations}; \textcolor{Red}{CH = Cooling/Heat}, PE = Power/Energy Consumption, A = Anomaly Detection, N = Network Modelling, SE = Scenario Exploration, VP = Virtual Prototyping, FD = Federation, RA = Resource Allocation; \textbf{Data Analytics}: $\ddagger$ = Predictive Analysis; $\star$ = Descriptive Analysis, $\dagger$ = Prescriptive Analysis.}
+	\caption{Comparison of selected datacenter digital twins. \textbf{Modelling capability:} {3D = Visualizations}; {CH = Cooling/Heat}, PE = Power/Energy Consumption, A = Anomaly Detection, N = Network Modelling, SE = Scenario Exploration, VP = Virtual Prototyping, FD = Federation, RA = Resource Allocation; \textbf{Data Analytics}: $\ddagger$ = Predictive Analysis; $\star$ = Descriptive Analysis, $\dagger$ = Prescriptive Analysis.}
 	\label{tab:dt_features_comparison}
 \end{table}
 % Autonomous decisions (autonomous twinning) from~\cite{DBLP:conf/sc/BrewerMKWBHSGGW24} is inherent to digital twinning -- it is better left unsaid in the table.
-- 
cgit v1.2.3

