From ece577859baae52fff6922fc2642a660e393113d Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: mjkwiatkowski <mati.rewa@gmail.com>
Date: Fri, 26 Jun 2026 13:44:49 +0200
Subject: fix: fixed slide 8 title

---
 main.tex | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

(limited to 'main.tex')

diff --git a/main.tex b/main.tex
index ad28005..1f0cf0d 100644
--- a/main.tex
+++ b/main.tex
@@ -123,7 +123,7 @@
 	% Consider adding this minipage directly to the ``draw.io'' diagram
 \end{frame}
 % You should skip \hfill completely or in favour of \hspace very minimally.
-\begin{frame}\frametitle{\textbf{RQ3}: Experimental Setup I}
+\begin{frame}\frametitle{\textbf{RQ3}: Experimental Setup}
 	\hspace{-0.3cm}
 	\begin{minipage}[b]{0.45\linewidth}
 		\begin{tcolorbox}[title=Problem, colbacktitle=red!70!black,colback=red!20!white]
-- 
cgit v1.2.3

