From 6ea0f04eafc3985fccb3b310a35f0ad00215bd5a Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: mjkwiatkowski <mati.rewa@gmail.com>
Date: Thu, 18 Jun 2026 18:31:06 +0200
Subject: feat: changed the system model to be vertical

---
 main.tex | 23 ++++++++++++++++-------
 1 file changed, 16 insertions(+), 7 deletions(-)

(limited to 'main.tex')

diff --git a/main.tex b/main.tex
index 41eb771..0f066e8 100644
--- a/main.tex
+++ b/main.tex
@@ -65,18 +65,27 @@
 
 \begin{frame}\frametitle{\textbf{RQ1}: Literature Review II}
 	% Mandatory: split the figure into 2: top and bottom, and that way you can fill in the entire slide nicely.
-	\begin{minipage}[b]{0.45\linewidth}
-		\begin{center}
-			\includegraphics[width=1.15\textwidth]{images/system_model.pdf}
-		\end{center}
-		\tiny
-		\textbf{Figure 1.3:} To answer \textbf{RQ1} we designed a generic datacenter digital twin system model based on a comprehensive literature review and findings from \textbf{Table 1.1}.
-	\end{minipage}
+	\includegraphics[width=\textwidth]{images/system_model2.pdf}
+	\tiny
+	\vspace{0.5cm}
+
+	\textbf{Figure 1.3:} To answer \textbf{RQ1} we designed a generic datacenter digital twin system model based on a comprehensive literature review and findings from \textbf{Table 1.1}.
 	% Consider splitting the figure into 2 a.k.a. top and bottom.
 	% Data Lake -> Data Storage
 \end{frame}
 
 \begin{frame}\frametitle{\textbf{RQ2}: Reference Architecture}
+	\begin{minipage}[b]{0.45\linewidth}
+		\begin{center}
+			\includegraphics[width=1.35\textwidth]{images/ref_architecture.pdf}
+		\end{center}
+		\vspace{-0.2cm}
+		\tiny
+		\textbf{Figure 1.4:} The predictive datacenter digital twin architecture.
+	\end{minipage}
+	\hfill
+	\begin{minipage}[b]{0.4\linewidth}
+	\end{minipage}
 \end{frame}
 
 \begin{frame}\frametitle{\textbf{RQ3}: Experimental Results I}
-- 
cgit v1.2.3

