From 31473354e360128e1f3b29ede4d361e65ab3d16d Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: mjkwiatkowski <mati.rewa@gmail.com>
Date: Wed, 17 Jun 2026 11:47:03 +0200
Subject: feat: added the system model figure

---
 main.tex | 25 +++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 25 insertions(+)

(limited to 'main.tex')

diff --git a/main.tex b/main.tex
index 906c7be..229e602 100644
--- a/main.tex
+++ b/main.tex
@@ -62,6 +62,31 @@
 \end{frame}
 
 \begin{frame}\frametitle{\textbf{RQ1}: System Model}
+	\begin{minipage}[b]{0.45\linewidth}
+		\begin{center}
+			\includegraphics[width=1.15\textwidth]{images/system_model.pdf}
+		\end{center}
+		\tiny
+		\textbf{Figure 1.3:} To answer \textbf{RQ1} we designed a generic datacenter digital twin system model based on a comprehensive literature review and findings from \textbf{Table 1.1}.
+
+	\end{minipage}
+	\hfill
+	\begin{minipage}[b]{0.45\linewidth}
+		\begin{tcolorbox}[title=Observation 1]
+			Duis non quam. Maecenas vi-
+			tae dolor in ipsum auctor vehicula.
+			Vivamus nec nibh eget wisi varius
+			pulvinar. Cras a lacus. Etiam et
+			massa. Donec in nisl sit amet dui
+			imperdiet vestibulum. Duis porttitor
+			nibh id eros.
+		\end{tcolorbox}
+		\begin{tcolorbox}[title=Observation 2]
+			\ipsum[1]
+		\end{tcolorbox}
+		% The ugly \vspace is a quick fix to align the observations.
+		\vspace{0.2cm}
+	\end{minipage}
 \end{frame}
 
 
-- 
cgit v1.2.3

